 -1.176725604E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.879100E+00  dx in pixels
 -9.763300E+00  dy in pixels
      1.018609  scalx
      1.020931  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
