 -1.163790770E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.795600E+00  dx in pixels
 -8.069000E+00  dy in pixels
      1.016054  scalx
      1.024285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
