 -1.012965824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.249492E+00  dx in pixels
 -1.644735E+01  dy in pixels
      1.019439  scalx
      1.017064  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
