 -1.147930624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.820200E+00  dx in pixels
 -8.727500E+00  dy in pixels
      1.022086  scalx
      1.016411  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
