 -1.213142098E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.476100E+00  dx in pixels
 -9.700200E+00  dy in pixels
      1.015485  scalx
      1.024516  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
