 -1.101848517E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.513500E+00  dx in pixels
 -1.641665E+01  dy in pixels
      1.013586  scalx
      1.024828  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
