 -1.084633668E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.327520E+00  dx in pixels
 -1.498638E+01  dy in pixels
      1.015747  scalx
      1.022428  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
