 -1.201992868E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.199200E+00  dx in pixels
 -7.868400E+00  dy in pixels
      1.018358  scalx
      1.021966  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
