 -1.112029692E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.392113E+00  dx in pixels
 -1.679848E+01  dy in pixels
      1.011407  scalx
      1.026335  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
