 -1.223371574E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.972800E+00  dx in pixels
 -8.042400E+00  dy in pixels
      1.015813  scalx
      1.024648  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
