 -1.183981474E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.573846E-01  dx in pixels
 -3.519252E-02  dy in pixels
      1.026302  scale x
      1.032091  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
