 -1.183867369E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.530100E+00  dx in pixels
 -9.855900E+00  dy in pixels
      1.023146  scalx
      1.014515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
