 -1.088335308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.144886E+00  dx in pixels
 -1.496123E+01  dy in pixels
      1.015957  scalx
      1.021502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
