 -1.209008908E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.469200E+00  dx in pixels
 -7.878400E+00  dy in pixels
      1.018824  scalx
      1.021085  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
