 -1.088911848E-02 -1.480122073E-04 -1.136012476E-04 -2.073914492E-04  rotation in radian
 -7.642122E+00  dx in pixels
 -1.644168E+01  dy in pixels
      1.014716  scalx
      1.022707  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
