 -1.132444003E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.919800E+00  dx in pixels
 -1.194300E+01  dy in pixels
      1.017443  scalx
      1.021727  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
