 -1.210097777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.552100E+00  dx in pixels
 -1.213480E+01  dy in pixels
      1.016153  scalx
      1.023099  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
