 -1.111475356E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.397500E+00  dx in pixels
 -1.264460E+01  dy in pixels
      1.011326  scalx
      1.025320  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
