 -1.065180435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.129000E+00  dx in pixels
 -9.852500E+00  dy in pixels
      1.020094  scalx
      1.018676  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
