 -1.234618984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.493800E+00  dx in pixels
 -1.213630E+01  dy in pixels
      1.015556  scalx
      1.022705  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
