 -1.065575116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.168385E+00  dx in pixels
 -1.718525E+01  dy in pixels
      1.015693  scalx
      1.021751  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
