 -1.221560816E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.001800E+00  dx in pixels
 -1.027530E+01  dy in pixels
      1.018042  scalx
      1.021084  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
