 -1.191991493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.510000E+00  dx in pixels
 -1.001540E+01  dy in pixels
      1.015181  scalx
      1.024621  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
