 -1.075592109E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.011490E+00  dx in pixels
 -1.679421E+01  dy in pixels
      1.014433  scalx
      1.024285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
