 -1.010841798E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.860298E+00  dx in pixels
 -1.703779E+01  dy in pixels
      1.020406  scalx
      1.015553  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
