 -1.117296693E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.586669E+00  dx in pixels
 -1.712323E+01  dy in pixels
      1.012482  scalx
      1.025611  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
