 -1.195413978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.713600E+00  dx in pixels
 -9.773600E+00  dy in pixels
      1.018840  scalx
      1.020461  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
