 -1.028230102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.750500E+00  dx in pixels
 -1.230300E+01  dy in pixels
      1.018902  scalx
      1.019765  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
