 -1.021644126E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.614364E+00  dx in pixels
 -1.661819E+01  dy in pixels
      1.016094  scalx
      1.021248  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
