 -1.152068126E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.047800E+00  dx in pixels
 -8.326600E+00  dy in pixels
      1.018698  scalx
      1.020159  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
