 -1.132904166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.384493E-01  dx in pixels
  2.807744E-02  dy in pixels
      1.030228  scale x
      1.028688  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
