 -1.037465536E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.296687E+00  dx in pixels
 -1.520093E+01  dy in pixels
      1.017315  scalx
      1.020291  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
