 -1.144572336E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.420400E+00  dx in pixels
 -8.003600E+00  dy in pixels
      1.019642  scalx
      1.019515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
