 -1.064774554E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.346810E+00  dx in pixels
 -1.605372E+01  dy in pixels
      1.013106  scalx
      1.025278  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
