 -1.158003393E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.457800E+00  dx in pixels
 -7.761000E+00  dy in pixels
      1.016375  scalx
      1.022662  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
