 -1.075694890E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.111410E+00  dx in pixels
 -1.649412E+01  dy in pixels
      1.014065  scalx
      1.024614  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
