 -1.196049490E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.274700E+00  dx in pixels
 -8.525700E+00  dy in pixels
      1.016609  scalx
      1.023777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
