 -1.055218785E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.101808E+01  dx in pixels
 -1.547881E+01  dy in pixels
      1.018035  scalx
      1.011999  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
