 -1.105389918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.715904E+00  dx in pixels
 -1.500846E+01  dy in pixels
      1.013471  scalx
      1.024629  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
