 -1.208462918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.639600E+00  dx in pixels
 -8.138600E+00  dy in pixels
      1.015893  scalx
      1.024203  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
