 -1.031322047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.580192E+00  dx in pixels
 -1.693187E+01  dy in pixels
      1.016212  scalx
      1.021295  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
