 -1.184029354E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.188900E+00  dx in pixels
 -7.782200E+00  dy in pixels
      1.018555  scalx
      1.021326  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
