 -1.022244444E-02 -1.875108858E-03 -1.230317460E-03 -1.728582080E-03  rotation in radian
  2.770200E+00  dx in pixels
 -1.395080E+01  dy in pixels
      1.016831  scalx
      1.021559  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
