 -1.024181646E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.232851E+01  dx in pixels
 -1.774023E+01  dy in pixels
      1.014990  scalx
      1.023204  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
