 -1.186448346E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.260700E+00  dx in pixels
 -8.775900E+00  dy in pixels
      1.017081  scalx
      1.022158  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
