 -1.126986854E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.098200E+00  dx in pixels
 -1.192670E+01  dy in pixels
      1.018362  scalx
      1.020981  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
