 -1.043623642E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.977278E+00  dx in pixels
 -1.764665E+01  dy in pixels
      1.012750  scalx
      1.024937  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
