 -1.180884742E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.297700E+00  dx in pixels
 -1.094310E+01  dy in pixels
      1.014642  scalx
      1.023916  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
