 -1.015449645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.550633E+00  dx in pixels
 -1.626312E+01  dy in pixels
      1.011743  scalx
      1.025883  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
