 -1.109781265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.540707E-01  dx in pixels
  8.068126E-02  dy in pixels
      1.025288  scale x
      1.033117  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
